オペレーションマニュアルについて

このマニュアルは将来必要となることがありますので､必ず参照しやすいところに保管してください。

本書の内容および製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。

・Windows®は、Microsoft®社の商標または登録商標です。

・Macintosh、macOS、iPadは、Apple Inc.の商標または登録商標です。

・microSD ロゴ、microSDHC ロゴ、microSDXC ロゴは商標です。

・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社ズームはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

・文中のその他の製品名、登録商標、会社名は、それぞれの会社に帰属します。文中のすべての商標および登録商標は、それらの識別のみを目的として記載されており、各所有者の著作権を侵害する意図はありません。

・他の者が著作権を保有するCD、レコード、テープ、実演、映像作品、放送などから録音する場合、私的使用の場合を除き、権利者に無断での使用は法律で禁止されています。著作権法違反に対する処置に関して、株式会社ズームは一切の責任を負いません。

・Google Spatial Audio HRIRs

Copyright 2016 Google Inc. All Rights Reserved.

This product includes HRIRs (Head Related Impulse Responses) developed by Google Inc.

Google Spatial Audio is released under Apache License 2.0.

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

THESE HRIRs WERE MODIFIED BY ZOOM.

length: first 64 samples

filter: low shelf

はじめに

このたびは、ZOOMH3-VRハンディレコーダー（以下“H3-VR”と呼びます）をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

H3-VRは、次のような特長を備えた製品です。

高音質アンビソニックマイクで360º全ての音をアーカイブ

120dB SPLの耐音圧を誇るアンビソニックマイクを搭載し、上下・前後・左右の360º全ての音を最高24bit/96kHzのハイレゾ音質で記録することができます。アンビソニックで録音したデータは、再生時に音像を回転させたり、聴きたい方向の音を取り出すことが出来ます。

VRコンテンツ用の空間音声 (SPATIAL AUDIO)を簡単録音

録音フォーマットは、Ambisonics A formatだけでは無くB formatのFuMaとAmbiXに対応しています。

録音開始時のマイクポジションは自動検出でき、電子水準器の表示を確認しながら設置角度を調整するだけで再生時に悩むことはありません。

本体の向きを変えるだけで聴きたい方向の音を再生

位置センサーを内蔵しているのでトラッキング再生モードでは、本体の向きを変えるだけで360º全方位の録音データから聴きたい方向の音を取り出して再生することが出来ます。

バイノーラルでその場に居合わせたかのような臨場感を再現

ヘッドフォンでの再生を前提とした、バイノーラル方式の録音をサポート。人の耳に直接届く音だけでなく、頭や顔、身体に沿って回り込んでくる音を収録／再現します。

360ºマイク＋USBオーディオ・インターフェイス

ライブストリーミングやビデオ会議、DAWソフトへのレコーディングなど、『H3-VR』のオーディオ・インターフェース機能を使用すれば、パソコンと接続して360ºUSBマイクとして、iOSデバイスと接続してステレオマイクとしても利用できます。

iPhone／iPadでリモート操作

専用無線アダプター（BTA-1）を装着すれば、iOSアプリ『H3 Control』を使用して、少し離れた場所から本体を操作できます。本体操作のタッチノイズを気にせずに、トランスポートやレベル設定、メタデータの入力などを、iPhone／iPadからワイヤレスで行えます。

自由自在のポストプロダクション

PC／Mac対応の無償ソフトウェア『ZOOM Ambisonics Player』で、アンビソニックファイルから通常のステレオやバイノーラル、5.1chサラウンドなどに変換して再生することができます。また、特定位置の音をステレオで取り出してオーディオファイルに書き出すことも可能です。

立体音響とは

立体音響の概要

立体音響とは、従来のステレオで実現されていた左右の広がりに加えて、上下の広がりや前後の奥行きを加えた立体的な音場を再現する方式です。

H3-VRでは「Ambisonics」と「バイノーラル」の2つの方式に対応しています。

Ambisonics方式

特徴

・複数のマイクで左右上下前後、全方位の音を収録します。

・収録した複数トラックの音源を加工し、任意の方向の音を取り出すことができます。

・音を回転させることもできます。例えば、後ろを向くと、後ろを向くまでの音を連続的に再現できます。

録音フォーマット

各マイクで録音された音声はマルチチャンネルで個別に保存されるため、2chステレオや5.1chサラウンド、VR動画など、さまざまな再生環境に対応した音源に編集できます。

・Aフォーマット（Ambisonics A）

4つの単一指向性マイクで録音したままの音声ファイルです。このフォーマットのままでは全方位の音を再現できません。

・Bフォーマット（Ambisonics B）

Aフォーマットを加工し、4つのチャンネル（W/X/Y/Z）に振り分けた音声データです。

H3-VRでは、「FuMa」と「AmbiX」に対応しています。

バイノーラル方式

特徴

・バイノーラル方式とは、人の耳に直接届く音だけでなく、頭や顔、身体に沿って回り込んでくる音を収録する設定です。

・原理的には、人の両耳の位置にマイクを配置して収録したような音のことです。このようなマイクも存在します。

H3-VRでは、4つのマイクで録音した音声データをバイノーラルに変換して録音します。

収録例

例1：スタジオ録音

円形にセッティングしたバンドの中央にH3-VRを置き、VR映像とともにAmbisonics方式で録音すると、視聴者がメンバーを自由にフォーカスできる作品ができます。

例2：ライブ収録

・客席からライブをバイノーラル方式で収録すれば、ライブ会場で実際に聴いているかのような臨場感を再現できます。

・会場の中央にH3-VRを設置して、反響も含めた会場全体の音や客席の音を収録し、PAなどの音響機器からライン収録した音源とミックスすれば、よりリアルなライブ・サウンドに仕上げることができます。

例3：フィールド録音

・自然の中で録音する場合、鳥やせせらぎなど音を発する対象だけでなく、それらが木や岩などに反響する音など、自然の音を総合的に収録できます。

・列車の音を録音する場合、列車が左右に動く音だけでなく、上下や周りの空間の響きなども収録されます。再生時に音を線路の逆方向に回せば、後ろを通過する列車の音をリアルに再現できます。

各部の名称

■前面

①内蔵Ambisonicマイク

　単一指向性コンデンサマイク4個からなるAmbisonicマイクです。自然な奥行きと広がりをもった立体的なサウンドで録音できます。

②REC LED

　録音中に点灯します。録音の一時停止中は低速点滅します。入力された音声が大きな場合に高速点滅します。

③REMOTE端子

　専用無線アダプター（BTA-1など）を接続します。専用コントローラーアプリケーションを使って、iOSデバイスからH3-VRを操作できます。

■背面

①REC LED

　録音中に点灯します。録音の一時停止中は低速点滅します。入力された音声が大きな場合に高速点滅します。

②ディスプレイ

　各種情報が表示されます。

③RECキー

　録音を開始／終了します。

④REW/▲キー

　ファイルの再生位置を早戻ししたり、項目を選択したりします。

⑤STOP/HOMEキー

　ファイルの再生を終了したり、ホーム画面を表示したりします。

⑥電源スイッチ

　電源をON/OFFしたり、キー操作を無効にしたりします。

⑦FF/▼キー

　ファイルの再生位置を早送りしたり、項目を選択したりします。

⑧MENUキー

　メニューを表示したり、メニューからひとつ前の画面に戻ったりします。

⑨PLAY/PAUSE/ENTERキー

　録音したファイルを再生／一時停止したり、項目を決定したりします。

■左側面／右側面

①VOLUMEキー

　音量を調節します。

②PHONE OUT端子

　ヘッドフォンに音声を出力できます。

③MIC GAINダイヤル

　マイクゲインを調節します。

④USB端子

　パソコンやiOSデバイスと接続して、H3-VRをオーディオI/Fやカードリーダーとして使用します。

　専用のACアダプター（ZOOM AD-17）を接続して、AC電源で使用することもできます。

⑤LINE OUT端子

　外部機器に音声を出力できます。

■底面

①電池／microSDカードカバー

　電池およびmicroSDカードの取り付け／取り外しをするときに外します。

②三脚取り付けネジ穴

　市販の三脚を取り付けるためのネジ穴です。

準備

電源をセットする

電池を使用する

1.電源をOFFにしてから、電池／microSDカードカバーを下へ押しながら開ける

2.電池を取り付ける

3.電池／microSDカードカバーを閉じる

NOTE

・アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池のいずれかを使用してください。

・電池残量マークが0になったときは、すぐに電源をOFFにし、新しい電池と交換してください。

・電池を取り付けた後は、電池の種類を正しく設定してください（→「電池の種類を選択する」）。

ACアダプターを使用する

1.USB端子に専用のACアダプター（AD-17）のケーブルを接続する

2.専用のACアダプターをコンセントに接続する

HINT

・パソコンと接続した場合は、USBから電源を供給できます。

microSDカードをセットする

1.電源をOFFにしてから、電池／microSDカードカバーを下へ押しながら開ける

2.microSDカードスロットにmicroSDカードを差し込む

microSDカードを取り出すときは、microSDカードを一度奥に押し込んでから引き抜きます。

3.電池／microSDカードカバーを閉じる

NOTE

・microSDカードの抜き差しは、必ず電源をOFFにした状態で行ってください。電源がONの状態で行うと、データが破損するおそれがあります。

・microSDカードを抜き差しするときは、microSDカードの向きや裏表に注意してください。

・microSDカードがH3-VRにセットされていないと、録音や再生はできません。

・新規にご購入いただいたmicroSDカードは、性能を最大限に発揮させるため、必ずH3-VRで初期化してください。

　microSDカードを初期化するには（→「microSDカードを初期化する」）

電源をON/OFFする

電源をONにする

1.ディスプレイの表示が出るまで、電源スイッチを側にスライドする

NOTE

・「SDカードがありません」と表示されたら、microSDカードが正しくセットされているか確認してください。

・「不正なSDカードです」と表示されたら、フォーマットが不正です。microSDカードを初期化するか（→「microSDカードを初期化する」）、別のmicroSDカードをセットしてください（→「microSDカードをセットする」）。

電源をOFFにする

1.ディスプレイに「電源オフ」と表示されるまで、電源スイッチを側にスライドする

誤操作を防止する（HOLD機能）

誤操作を防止するために、ホールド機能を使用してH3-VRのキー操作を無効にできます。

ホールド機能を有効にする

1.電源スイッチを［HOLD］側にスライドする

ホールド機能を解除する

1.電源スイッチを中央の位置に戻す

表示言語を設定する（初回起動時）

ご購入後、はじめて電源をONにした場合は、表示言語の設定画面が表示されるので、ディスプレイの表示言語を設定します。

1.／を押して表示言語を選択し、を押す

表示言語が設定されます。

HINT

・表示言語は後からメニュー画面で変更することもできます（→「表示言語を設定する」）。

日時を設定する（初回起動時）

ご購入後、はじめて電源をONにした場合は、表示言語の設定後日時の設定画面が表示されるので、録音ファイルに記録される日時を設定します。

1.／を押して変更する項目を選択し、を押す

2.／を押して選択した項目の値を変更し、を押す

3.／を押して「OK」を選択し、を押す

日時が設定され、ホーム画面が表示されます。

HINT

・日時の設定は後からメニュー画面で変更することもできます（→「日時を設定する」）。

録音

ホーム画面（録音待機画面）

①時間表示

　現在の録音経過時間または残りの録音可能時間が表示されます（→「録音時の時間表示を設定する」）。

②ステータスアイコン

　録音状況がアイコンで表示されます。

　：待機中　　：録音中　　：録音一時停止中

③クリップインジケーター

　クリップインジケーターが点灯する場合は、入力レベルを調節するか（→「入力レベルを調節する」）、リミッターを設定してください（→「リミッターを設定する」）。

④トラック名・レベルメーター

　録音モード（→「録音モードを設定する」）に応じたトラック名と、各トラックの現在の入力レベルが表示されます。

⑤電池残量

　電池残量が表示されます。電池の残量が少なくなった場合は、電池を交換するか（→「電池を使用する」）、ACアダプターを接続してください（→「ACアダプターを使用する」）。

⑥マイクゲイン

　現在設定されているマイクゲインが表示されます（→「入力レベルを調節する」）。

⑦マイクポジション

　現在設定されているマイクの向きが表示されます（→「マイクポジションを設定する」）。

⑧水準器

　理想的なマイクポジションに対するマイクの傾きが表示されます。

録音前の準備

マイクポジションを設定する

H3-VRは前後、左右、上下の全方位の音を録音できます。

マイクポジションでは、正面方向に対してマイクと本体をどの向きにするかを設定します。

マイクポジションを初期設定の「自動」のまま使用すれば、内蔵の位置センサーにより、マイクの向きが上向きや下向き、前向きであっても、前後、左右、上下の位置関係を常に一定に保った状態で録音することができます。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「マイクポジション」を選択し、を押す

3.／を押してマイクの向きを選択し、を押す

設定できるマイクの向きは、以下のとおりです。

設定 | 説明
自動 | 録音開始時のH3-VRの向きに合わせてマイクポジションが自動で設定されます。
Upright | H3-VRを上向きで録音する場合に設定します。
Upside Down | H3-VRを下向きで録音する場合に設定します。
Endfire | ディスプレイを上側にして、H3-VRを前向きで録音する場合に設定します。
Endfire Invert | ディスプレイを下側にして、H3-VRを前向きで録音する場合に設定します。

H3-VRの傾きは位置センサーで検知され、ホーム画面に表示されます。

水準器の表示がセンターに合うように、H3-VRの角度を調節してください。

NOTE

・マイクポジションの設定と録音時のマイクの向きが合っていないと、正しい向きの録音ファイルが作成されず、再生時の正面方向がずれてしまいます。

・マイクポジションの設定は、ホーム画面で確認できます。

・マイクポジションの設定が「自動」の場合、4つのマイクポジション設定の中の最も近い向きに誘導するアニメーションが表示されます。マイクポジションが正しい角度に近づくと、ホーム画面に水準器が表示されます。

・マイクポジションの設定は録音を開始すると固定されます。録音中にマイクの向きを変更しても、マイクポジションの設定は変更されません。

HINT

・反射を最小限に抑えられるように、H3-VRを壁や地面からできるだけ離れた場所に設置して録音することを推奨します。

録音モードを設定する

録音するファイルの形式を設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「録音設定」を選択し、を押す

3.／を押して「録音モード」を選択し、を押す

4.／を押して録音モードを選択し、を押す

設定できる録音モードは以下のとおりです。

設定 | 説明
FuMa | Ambisonic B フォーマットのFuMa（4ch）として記録します。
AmbiX | Ambisonic B フォーマットのAmbiX（4ch）として記録します。
Ambisonics A | Ambisonic A フォーマット（4ch）として記録します。
ステレオ | 通常のステレオ（2ch）ファイルとして記録します。
バイノーラル | バイノーラルに変換したステレオ（2ch）ファイルとして記録します。

NOTE

・録音フォーマットが「96k/16bit」または「96k/24bit」の場合、「バイノーラル」は選択できません。

・H3-VRをオーディオインターフェースとして使用する場合、「録音モード」は設定できません。代わりに、オーディオインターフェースのモードに応じて以下のメニューで入力信号が設定可能になります。

・ステレオ：バイノーラル（オフ、オンから選択できます。オフの時はステレオ、オンの時はバイノーラルになります。）

　4ch Ambisonics：Ambisonic モード（FuMa, AmbiX, Ambisonics Aから選択できます。）

HINT

・どの録音モードで録音されたかは、ファイル情報で確認できます（→「ファイル情報を確認する」）。

録音フォーマットを設定する

音質やファイルサイズを考慮して、サンプリング周波数（kHz）／量子化ビット数（bit）を設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「録音設定」を選択し、を押す

3.／を押して「録音フォーマット」を選択し、を押す

4.／を押して録音フォーマットを選択し、を押す

設定できる録音フォーマットを、音質（低→高）、ファイルサイズ（小→大）の順に示します。

サンプリング周波数（kHz）／量子化ビット数（bit）の数値が大きいほど、高音質になります。

・44.1k/16bit

・44.1k/24bit

・48k/16bit

・48k/24bit

・96k/16bit

・96k/24bit

NOTE

・録音フォーマットが「96k/16bit」または「96k/24bit」の場合、録音モードの「バイノーラル」（→「録音モードを設定する」）およびAmbisonicモニターの「バイノーラル」（→「Ambisonicモニターを設定する」）は利用できません。

入力音をモニタリングする

ヘッドフォンなどを使用して入力音をモニタリングし、音量を調節します。

1.ヘッドフォンなどをH3-VRのPHONE OUT端子に接続する

2.を押して、音量を調節する

Ambisonicモニターを設定する

入力信号をPHONE OUT端子やLINE OUT端子に出力する際の変換方式を設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「入出力設定」を選択し、を押す

3.／を押して「Ambisonicモニター」を選択し、を押す

4.／を押してAmbisonicモニターを選択し、を押す

設定できるAmbisonicモニターは以下のとおりです。

設定 | 説明
ステレオ | 入力音を通常のステレオに変換してモニターします。
バイノーラル | 入力音をバイノーラルに変換してモニターします。

NOTE

・録音フォーマットが「96k/16bit」または「96k/24bit」の場合、バイノーラルは利用できません。

入力レベルを調節する

録音時の入力レベルを調節します。

1.を回して、入力レベルを調節する

変更した入力レベルがディスプレイに表示されます。

ピークレベルがレベルメーターの-12dBFS付近で維持されるように調節します。

HINT

・クリップインジケーターが点灯しているときは音が歪む場合がありますので、入力レベルを下げてください。

・クリップインジケーターを消灯させるには、を押してください。

低域カットを設定する

空調や風雑音、ボーカルのポップノイズなどを軽減できます。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「入出力設定」を選択し、を押す

3.／を押して「低域カット」を選択し、を押す

4.／を押してカットする周波数を設定する

HINT

・オフ、10 ～ 240Hzの範囲で設定できます。

リミッターを設定する

レベルが高すぎる入力信号を抑えて、信号が歪むのを防ぎます。

リミッターをONにすると、入力信号のレベルが閾値（スレッショルド）を超えた場合、入力信号のレベルを圧縮して音が歪まないようにします。

入力信号がスレッショルドを超えてから、リミッター後の信号を圧縮しきるまでの時間をアタックタイム、入力信号がスレッショルドを下回ってから、リミッター後の信号の圧縮が終わるまでの時間をリリースタイムといいます。この2つを変更して音質を調節します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「入出力設定」を選択し、を押す

3.／を押して「リミッター」を選択し、を押す

■リミッターをONにする

4.／を押して「オン/オフ」を選択し、を押す

5.／を押して「オン」を選択し、を押す

HINT

・レシオ（入力信号の圧縮比率）は20：1になります。

■スレッショルドを設定する

リミッターが動作する閾値を設定します。

4.／を押して「スレッショルド」を選択し、を押す

5.／を押してスレッショルドを設定する

HINT

・-16 ～ -2dBFSの範囲で設定できます。

■アタックタイムを設定する

入力信号がスレッショルドを超えてから、リミッター後の信号を圧縮しきるまでの時間を設定します。

4.／を押して「アタックタイム」を選択し、を押す

5.／を押してアタックタイムを設定する

HINT

・1 ～ 4msの範囲で設定できます。

■リリースタイムを設定する

入力信号がスレッショルドを下回ってから、リミッター後の信号の圧縮が終わるまでの時間を設定します。

4.／を押して「リリースタイム」を選択し、を押す

5.／を押してリリースタイムを設定する

HINT

・1 ～ 500msの範囲で設定できます。

ファイル名を設定する

録音するファイルの名前を設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「録音設定」を選択し、を押す

3.／を押して「録音ファイル名」を選択し、を押す

4.／を押してファイル名の付け方を選択し、を押す

設定できるファイル名の付け方は以下のとおりです。

設定
説明

自動（日付）

「日付_番号」という形式でファイル名が付けられます。

日付の形式は、「日付形式」の設定に従います（→「■日付形式を設定する」）。

例：YYMMDD_001.WAV ～ YYMMDD_999.WAV

ユーザー定義名

「ユーザーが入力した文字列_番号」という形式ででファイル名が付けられます。

例：ZOOM_001.WAV ～ ZOOM_999.WAV

5.「ユーザー定義名」を選択した場合は、ファイル名にする文字列を入力する（→「文字の入力」）

HINT

・文字列を入力しなかった場合、ファイル名は番号のみとなります。

NOTE

・文字列の先頭にスペースは入力できません。

サウンドマーカーを設定する

録音開始時に、PHONE OUT端子およびLINE OUT端子から0.5秒間のトーン信号（サウンドマーカー）を鳴らすことができます。サウンドマーカーは録音ファイルにも書き込まれるため、動画の音声をH3-VRで録音する場合、カメラ側の音声にトーン信号を入力しておくことで、動画との位置合わせが簡単になります。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「録音設定」を選択し、を押す

3.／を押して「サウンドマーカー」を選択し、を押す

4.／を押して「オン」を選択し、を押す

NOTE

・ヘッドフォンなどで入力音をモニタリングしている場合は、音量に注意してください。

録音時の時間表示を設定する

録音時に、録音経過時間を表示するか、残りの録音可能時間を表示するかを設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「時間表示」を選択し、を押す

4.／を押して「録音中」を選択し、を押す

5.／を押して「録音経過時間」／「録音可能時間」を選択し、を押す

録音する

1.ホーム画面でを押す

ファイル名が表示され、録音が始まります。

録音中は以下の操作ができます。

機能 | 操作
一時停止／再開 | を押す

NOTE

・一時停止した位置にはマークがつきます。マークとは、頭出し用の目印です。再生時に／を押すと、マークの位置に移動します。

・マークは1つの録音ファイルに最大99個まで付けることができます。

・マークはマーク一覧から削除できます（→「マークを削除する」）。

・録音中にファイルサイズが2GBを超えると、自動的に新しいファイルが作成され、録音が継続されます。

2.を押す

録音が終了します。

HINT

・録音中に電源が遮断されるなどの問題が発生しても、録音したファイルをH3-VRで再生すれば（→「再生する」）、正常な録音ファイルとして復帰します。

再生

H3-VRの再生には、「トラッキング再生」「マニュアル再生」「バイノーラル再生」の3種類の再生モードがあります。再生モードによって表示される画面は異なります。

再生する

1.ホーム画面でを押す

再生画面が表示され、再生を開始します。

2.を押す

再生が終了します。

HINT

・を押すと、音量を調節できます。

・再生できるファイルがない場合は、「ファイルがありません」というメッセージが表示されます。

再生モードを変更する

Ambisonics Aフォーマット、Ambisonics Bフォーマット（FuMa、AmbiX）で録音した音声ファイルの、音の取り出し方法や処理方法を変更できます。

1.再生中にを押す

設定したい再生モードに切り替わるまで、繰り返し押します。

■トラッキング再生モード

H3-VRの向きを変えることで、特定の方向の音をステレオで取り出して再生します。

①時間表示

　現在の再生経過時間または残りの再生時間が表示されます（→「再生時の時間表示を設定する」）。

②ステータスアイコン

　再生状況がアイコンで表示されます。

：再生中

：再生一時停止中

：早戻し中

：早送り中

：前のファイルに移動中

：次のファイル移動中

③音の取り出し方向

　現在設定されている音の取り出し方向が表示されます。

④再生モード

　現在設定されている再生モードが表示されます。

⑤水平方向角

　音の取り出し方向の水平角が表示されます。

⑥上下方向角

　音の取り出し方向の上下角が表示されます。

⑦回転角

　音の取り出し方向の回転角が表示されます。

HINT

・再生を開始したときのH3-VRの向きを基準にして角度の変化を検出します。H3-VRを平らな台などに置いて再生を開始することをおすすめします。

トラッキング再生モードでの再生中は、以下の操作ができます。

機能
操作

一時停止／再開
を押す

早送り
を長押しする

早戻し
を長押しする

前のマークに移動（マークがある場合）

ファイルの先頭に移動（マークがない場合）

を押す

次のマークに移動（マークがある場合）

次のファイルを再生（マークがない場合）

を押す

前のファイルを再生
を2回続けて押す

HINT

・／を長押しする時間が長いほど、早送り／早戻しの速度が上がります。

・選択したファイルが不正な場合は、「不正なファイルです」というメッセージが表示されます。

■マニュアル再生モード

で水平方向角、で上下方向角を指定することで、特定の方向の音をステレオで取り出して再生します。

①時間表示

　現在の再生経過時間または残りの再生時間が表示されます（→「再生時の時間表示を設定する」）。

②ステータスアイコン

　再生状況がアイコンで表示されます。

：再生中

：再生一時停止中

③音の取り出し方向

　現在設定されている音の取り出し方向が表示されます。

④再生モード

　現在設定されている再生モードが表示されます。

⑤水平方向角

　音の取り出し方向の水平角が表示されます。

⑥上下方向角

　音の取り出し方向の上下角が表示されます。

マニュアル再生モードでの再生中は、以下の操作ができます。

機能 | 操作
一時停止／再開 | を押す
水平方向角の変更 | を押す
上下方向角の変更 | を押す

HINT

・水平方向角、上下方向角は0 ～ 360ºの範囲で調整できます。

■バイノーラル再生モード

音をバイノーラル変換して再生します。

①時間表示

　現在の再生経過時間または残りの再生時間が表示されます（→「再生時の時間表示を設定する」）。

②ステータスアイコン

　再生状況がアイコンで表示されます。

：再生中

：再生一時停止中

：早戻し中

：早送り中

：前のファイルに移動中

：次のファイル移動中

③再生モード

　現在設定されている再生モードが表示されます。

NOTE

・録音フォーマットが「96k/16bit」または「96k/24bit」で録音されたファイルは、バイノーラルモードで再生できません。

・録音モードが「バイノーラル」で録音されたファイルは、処理を行わず再生されます。

バイノーラル再生モードでの再生中は、以下の操作ができます。

機能
操作

一時停止／再開
を押す

早送り
を長押しする

早戻し
を長押しする

前のマークに移動（マークがある場合）

ファイルの先頭に移動（マークがない場合）

を押す

次のマークに移動（マークがある場合）

次のファイルを再生（マークがない場合）

を押す

前のファイルを再生
を2回続けて押す

HINT

・／を長押しする時間が長いほど、早送り／早戻しの速度が上がります。

・選択したファイルが不正な場合は、「不正なファイルです」というメッセージが表示されます。

再生時の時間表示を設定する

再生時に、再生経過時間を表示するか、残りの再生時間を表示するかを設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「時間表示」を選択し、を押す

4.／を押して「再生中」を選択し、を押す

5.／を押して「再生経過時間」／「再生残り時間」を選択しを押す

フォルダ、ファイルの管理

フォルダを作成する

録音したファイルの保存先フォルダを作成します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ファインダー」を選択し、を押す

3.／を押して「フォルダ作成」を選択し、を押す

4.フォルダ名を入力する（→「文字の入力」）

フォルダが作成されます。

フォルダ、ファイルを選択する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ファインダー」を選択し、を押す

3.／を押してフォルダまたはファイルを選択する

ファインダーでは以下の操作ができます。

機能 | 操作
1つ下の階層に移動 | フォルダを選択した状態でを押す
1つ上の階層に移動 | を押す
オプションの表示 | を長押しする
再生 | ファイルを選択した状態でを押す

NOTE

・再生中のファイル、録音したファイルの保存先フォルダ、再生中のファイルが保存されているフォルダにはチェックマークが表示されます。

HINT

・ファインダーからファイルを再生した場合でも、通常の再生と同じ操作ができます（→「再生」）。

4.を長押しする

5.／を押して「選択」を選択し、を押す

6.／を押して「実行」を選択し、を押す

フォルダまたはファイルが選択され、ホーム画面が表示されます。

HINT

・SDカードまたはフォルダを選択した場合は、その中にある最初のファイルが選択されます。

・SDカードまたはフォルダ内に表示される「選択」からフォルダを選択することもできます。

フォルダ名、ファイル名を変更する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ファインダー」を選択し、を押す

3.／を押して対象のフォルダまたはファイルを選択し、を長押しする

4.／を押して「フォルダ名変更」／「ファイル名変更」を選択し、を押す

5.フォルダ名、ファイル名を変更する（→「文字の入力」）

NOTE

・フォルダ名、ファイル名の先頭にスペースは入力できません。

・全角文字など、半角英数以外の文字を使用しているフォルダ名、ファイル名は変更できません。

・「ファイル番号をリセットしました」というメッセージが表示された場合は、録音ファイル番号がリセットされます。

ファイル情報を確認する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ファインダー」を選択し、を押す

3.／を押して対象のファイルを選択し、長押しする

4.／を押して「ファイル情報」を選択し、を押す

5.／を押してファイル情報を確認する

ファイル情報では以下の情報を確認できます。

項目 | 説明
日付/時刻 | 録音した日時
フォーマット | 録音フォーマット
フォーマット | 録音モードおよびマイクポジション
サイズ | 録音ファイルのサイズ
時間 | 録音時間

NOTE

・録音モードが「バイノーラル」の場合、マイクポジションは表示されません。

ファイルのマークを確認する

録音ファイルのマークを一覧表示できます。また、選択したマークの位置から再生することもできます。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ファインダー」を選択し、を押す

3.／を押して対象のファイルを選択し、を長押しする

4.／を押して「マークリスト」を選択し、を押す

マークが一覧で表示されます。

5.任意のマークから再生する場合は、／を押してマークを選択し、を押す

：録音中に一時停止することでついたマーク

：録音中に音飛びが発生したことを示すマーク

6.／を押して「選択」を選択し、を押す

7.／を押して「実行」を選択し、を押す

ホーム画面に戻り、選択したマークの位置から再生されます。

マークを削除する

1.マークの一覧で、／を押して対象のマークを選択し、を押す

2.／を押して「削除」を選択し、を押す

3.／を押して「実行」を選択し、を押す

選択したマークが削除されます。

フォルダ、ファイルを削除する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ファインダー」を選択し、を押す

3.を長押しする

4.／を押して「削除」を選択し、を押す

5.／を押して削除するフォルダ、ファイルを選択し、を押す

選択したフォルダ、ファイルにチェックマークがつきます。

HINT

・複数のフォルダ、ファイルを削除する場合は、手順5を繰り返します。

・手順5の画面末尾に表示される「すべて選択」を選択すると、を押すたびに、すべてのフォルダ、ファイルが選択／選択解除されます。

・を押すと、フォルダ、ファイルの削除を中止します。

6.を長押しする

7.／を押して「実行」を選択し、を押す

フォルダ、ファイルが削除されます。

外部機器とのレベル調整をする（テストトーンを再生する）

ライン出力レベルを調節します。

デジタル一眼レフカメラなどとのレベル調節のために、テストトーンを再生することもできます。

1.外部機器の入力ゲインを最小にする

2.外部機器の外部マイク端子と、H3-VRのLINE OUT端子をオーディオケーブルで接続する

3.を押す

メニュー画面が表示されます。

4.／を押して「入出力設定」を選択し、を押す

5.／を押して「ライン出力レベル」を選択し、を押す

6.／を押して「設定（トーン再生）」を選択し、を押す

テストトーンが再生されます。

「設定」を選択した場合、テストトーンは再生されません。

7.／を押してライン出力レベルを調節する

外部機器のオーディオメーター（レベルメーター）を確認しながら、音声信号のレベルが-6dBを超えないように調節します。

HINT

・-40 ～ 0dBの範囲で設定できます。

8.外部機器の入力ゲインを微調節する

外部機器のオーディオメーター（レベルメーター）を確認しながら、音声信号のレベルが-6dB程度になるように、外部機器の入力ゲインを調節します。

9.を押す

テストトーンの再生が終了します。

NOTE

・外部機器の操作方法については、使用する外部機器の取扱説明書を参照してください。

・外部機器のオートゲインコントロール機能がONになっている場合は、OFFにしてください。

・LINE OUT端子、PHONE OUT端子の両方からテストトーンが再生されます。

・ヘッドフォンなどで音声をモニターしている場合は、音量に注意してください。

HINT

・テストトーンは、1kHz -6dBFSのサイン波です。

USBを使用する

カードリーダーとして使用する

microSDカードに保存されているファイルをパソコンで確認したり、パソコン上にコピーしたりします。

パソコンに接続する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「USB」を選択し、を押す

3.／を押して「カードリーダー」を選択し、を押す

4.H3-VRとパソコンをUSBケーブルで接続する

パソコンから取り外す

1.パソコン側で接続を解除する

Windows：“ハードウェアの安全な取り外し”でH3-VRを選択する

Mac OS：H3-VRのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップする

NOTE

・USBケーブルを抜く前に、必ず解除操作を行ってください。

2.を押す

メニュー画面が表示されます。

3.／を押して「終了」を選択し、を押す

カードリーダーの動作が終了し、ホーム画面が表示されます。

4.パソコンとH3-VRからUSBケーブルを抜く

オーディオインターフェースとして使用する

H3-VRの収録音をパソコンやiOSデバイスに入力したり、パソコンやiOSデバイスの再生信号をH3-VRから出力したりします。

パソコンやiOSデバイスに接続する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「USB」を選択し、を押す

3.／を押して「オーディオI/F」を選択し、を押す

4.／を押してモードおよび接続機器を選択し、を押す

選択できるモードおよび接続機器は以下のとおりです。

設定 | 説明
ステレオ | 入力信号1 ～ 4をステレオミックスした信号を送信する、2IN/2OUTのWindows/Mac用の接続モードです。接続機器のバスパワーで動作します。
4ch Ambisonics | 入力信号1 ～ 4を変換したトラック1 ～ 4のそれぞれの信号を送信する、4IN/2OUTのWindows/Mac用の接続モードです。Windowsで使用するには、ZOOMのWEB サイト（www.zoom.co.jp）からドライバをダウンロードしてください。接続機器のバスパワーで動作します。
ステレオ（iOS） | 入力信号1 ～ 4をステレオミックスした信号を送信する、2IN/2OUTのiOSデバイス用の接続モードです。H3-VRの電池で動作します。

5.H3-VRと接続機器をUSBケーブルで接続する

NOTE

・iOSデバイスを接続する場合は、Lightning to USB Camera Adapterが必要です。

・手順4で「ステレオ（iOS）」を選択した場合は、ディスプレイに表示されるメッセージに従って一度ケーブルを抜きます。その後再度「ステレオ（iOS）」を選択し、USBケーブルを接続してください。

パソコンやiOSデバイスから取り外す

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「終了」を選択し、を押す

3.／を押して「実行」を選択し、を押す

オーディオインターフェースの動作が終了し、ホーム画面が表示されます。

4.H3-VRと接続機器からUSBケーブルを抜く

オーディオインターフェースの設定

H3-VRをオーディオインターフェースとして使用する場合は、次のような設定ができます。

ダイレクトモニターを設定する

H3-VRの収録音をパソコンやiOSデバイスを経由せずに、H3-VRから出力します。これにより遅延のないモニタリングが可能です。

1.オーディオインターフェースで接続中にを押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ダイレクトモニター」を選択し、を押す

3.／を押して「オン」を選択し、を押す

ダイレクトモニターがONになります。

ループバックを設定する

パソコン、iOSデバイスの再生音とH3-VRへの入力をミックスして、もう一度パソコン、iOSデバイスに送る（ループバック）ことができます。パソコンやiOSデバイスで再生した音楽にナレーションをつけて新たにソフトウェアで録音したり、ストリーム配信したりすることができます。

NOTE

・オーディオI/Fのモードが「4ch Ambisonics」の場合は使用できません。

1.オーディオインターフェースで接続中にを押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「ループバック」を選択し、を押す

3.／を押して「オン」を選択し、を押す

ループバックがONになります。

iOSデバイスから操作する

iOSデバイスとペアリングする

専用無線アダプター（BTA-1など）を接続すると、専用のコントローラーアプリケーションを使用して、iOSデバイスからH3-VRを操作できます。

NOTE

・あらかじめ専用アプリをiOSデバイスにインストールしておく必要があります。

　専用アプリはApp Storeからダウンロードできます。

・設定や操作の方法については、専用アプリのマニュアルを参照してください。

1.REMOTE端子のカバーを外し、専用無線アダプター（BTA-1など）を接続する

専用無線アダプター（BTA-1）などを識別するためのパスワードが表示されます。

2.iOSデバイスで専用アプリを起動し、H3-VRのディスプレイに表示されたパスワードを入力する

ペアリングが開始されます。

ペアリングが完了すると、H3-VRのディスプレイに「接続されました」と表示されます。

HINT

・2回目以降の起動時は、パスワードを入力する必要はありません。

・通信を安定させるには、H3-VRとiOSデバイスをできるだけ近づけてください。

iOSデバイスとの接続を解除する

H3-VRとiOSデバイスの接続を解除し、iOSデバイスでH3-VRを操作できないようにします。

1.を押す

「BTA-1」の画面が表示されます。

2.／を押して「オフ」を選択し、を押す

HINT

・接続の解除後、再度iOSデバイスでH3-VRを操作する場合は、メニュー画面で「BTA-1」を選択してください。

文字の入力

ファイル名の変更やファイル名の設定など、文字を入力する機能を選択すると、文字の入力画面が表示されます。

文字の入力画面では以下の操作ができます。

機能
操作

文字の選択
／を押す

文字の確定
を押す

文字種の変更

／を押して「abc」「#+=」「ABC」を選択し、を押す

・「abc」を選択すると、英小文字の入力に切り替わります。

・「#+=」を選択すると、数字と記号の入力に切り替わります。

・「ABC」を選択すると、英大文字の入力に切り替わります。

文字入力欄のカーソルの移動
／を押して「←」「→」を選択し、を押す

入力した文字の削除
／を押して「Del」を選択し、を押す

文字入力の終了
／を押して「Enter」を選択し、を押す

文字入力のキャンセル
を押す

電池の種類を選択する

ディスプレイに電池残量を正確に表示するために、H3-VRで使用する電池の種類をアルカリ／ニッケル水素／リチウムから選択します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「電池設定」を選択し、を押す

4.／を押して電池の種類を選択し、を押す

電池の種類が設定されます。

ディスプレイのバックライトを設定する

省電力のため、ディスプレイのバックライトが消灯するまでの無操作時間を設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「LCD」を選択し、を押す

4.／を押して「バックライト」を選択し、を押す

5.／を押してバックライトが消灯するまでに時間を選択し、を押す

設定できる消灯時間は以下のとおりです。

設定 | 説明
オフ | バックライトは常に消灯します。
オン | バックライトは常に点灯します。
30秒、1分、2分、3分、4分、5分 | 設定された時間に何も操作しない状態が続くと、バックライトが消灯します。

ディスプレイのコントラストを調節する

ディスプレイの明暗の差（コントラスト）を調節します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「LCD」を選択し、を押す

4.／を押して「コントラスト」を選択し、を押す

5.／を押してディスプレイのコントラストを設定する

コントラストが設定されます。

HINT

・1 ～ 10の範囲で設定できます。

表示言語を設定する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「言語設定」を選択し、を押す

3.／を押して表示言語を選択し、を押す

表示言語が設定されます。

HINT

・ご購入後、はじめて電源をONにした場合は、この画面が自動的に表示されます。

日時を設定する

録音ファイルに記録される日時を設定します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「日付/時刻」を選択し、を押す

■日時を設定する

4.／を押して「日時設定」を選択し、を押す

5.／を押して変更する項目を選択し、を押す

HINT

・ご購入後、はじめて電源をONにした場合は、表示言語の設定後にこの画面が自動的に表示されます。

6.／を押して選択した項目の値を変更し、を押す

7.／を押して「OK」を選択し、を押す

日時が設定されます。

■日付形式を設定する

ファイル名に付く日付やディスプレイに表示される日付形式を変更します。

4.／を押して「日付形式」を選択し、を押す

5.／を押して日付形式を選択し、を押す

設定できる日付形式は以下のとおりです。

設定 | 説明
YYMMDD | 年、月、日の順で表示します。
MMDDYY | 月、日、年の順で表示します。
DDMMYY | 日、月、年の順で表示します。

microSDカードを初期化する

microSDカードをH3-VR用に初期化します。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「SDカード」を選択し、を押す

4.／を押して「フォーマット」を選択し、を押す

5.／を押して「実行」を選択し、を押す

microSDカードがH3-VR用に初期化されます。

NOTE

・新規にご購入いただいたmicroSDカードは、性能を最大限に発揮させるため、必ずH3-VRで初期化してください。

・microSDカードを初期化すると、それまでに保存されたデータはすべて消去されますので注意してください。

microSDカードの性能をテストする

microSDカードがH3-VRで使用可能かテストします。

NOTE

・性能テストの判定がOKの場合でも、書き込み不良が起きないことを保証するものではありません。

クイックテストを行う

microSDカードがH3-VRで使用可能かを短時間でテストします。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／をを押して「SDカード」を選択し、を押す

4.／を押して「テスト」を選択し、を押す

5.／を押して「クイックテスト」を選択し、を押す

6.／を押して「実行」を選択し、を押す

microSDカードのクイックテストが開始されます。

HINT

・クイックテストには30秒ほどかかります。

・を押すと、クイックテストを中止できます。

7.テストが終了したら、判定結果を確認する

フルテストを行う

microSDカードの全領域を検査し、H3-VRで使用可能かをテストします。

NOTE

・フルテストを行う場合は、ACアダプターを接続してください（→「ACアダプターを使用する」）。

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「SDカード」を選択し、を押す

4.／を押して「テスト」を選択し、を押す

5.／を押して「フルテスト」を選択し、を押す

フルテストの所要時間がしばらく表示された後、実行画面が表示されます。

6.／を押して「実行」を選択し、を押す

microSDカードのフルテストが開始されます。

HINT

・を押すたびに、フルテストを一時中断／再開できます。

7.テストが終了したら、判定結果を確認する

工場出荷時の状態に戻す（初期化）

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「初期化」を選択し、を押す

4.／を押して「実行」を選択し、を押す

H3-VRの初期化が開始されます。

初期化が終了すると、自動的に電源がOFFになります。

ファームウェアのバージョンを確認する

1.を押す

メニュー画面が表示されます。

2.／を押して「システム設定」を選択し、を押す

3.／を押して「バージョン情報」を選択し、を押す

4.ファームウェアのバージョンを確認する

ファームウェアをアップデートする

1.H3-VRに新しい電池をセットするか、ACアダプターを接続する

2.ファームウェアアップデート用ファイルを、microSDカードのルートディレクトリにコピーする

NOTE

・最新のファームウェアアップデート用ファイルは、ZOOMのWEBサイト（www.zoom.co.jp）からダウンロードできます。

3.microSDカードをH3-VRにセットする

4.を押しながら、電源をONにする

5.／を押して「Update」を選択し、を押す

ファームウェアのアップデートが開始されます。

NOTE

・ファームウェアアップデート中に電源をOFFにしたり、microSDカードを取り出したりしないでください。H3-VRが起動しなくなるおそれがあります。

・万が一ファームウェアのアップデートに失敗した場合は、最初から再度ファームウェアのアップデートを実行してください。

6.ファームウェアアップデートが完了したら、電源をOFFにする

警告画面が表示されたとき

以下のメッセージが表示された場合は、記載内容に従って対処してください。

■起動時に表示される警告画面

メッセージ | 説明・対応
日時設定がリセットされました | 日時設定が初期化されました。時刻を再設定してください（→「日時を設定する」）。

■電池使用時に表示される警告画面

メッセージ | 説明・対応
電池残量が残りわずかです | 電池残量が少なくなっています。新しい電池と交換するか、ACアダプターを接続してください。
電池残量がありません | 電池残量が少なくなり、自動で電源がOFFになる前に表示されます。新しい電池と交換するか、ACアダプターを接続してください。

■録画画面で表示される警告画面

メッセージ | 説明・対応
ファイルが作成できません | microSDカードの同じ階層に作成できるフォルダ、ファイル数の上限（500）に達しました。フォルダかファイルを削除するか、他の場所に録音してください。
空き容量がありません | microSDカードの容量が一杯になりました。不要なデータを削除するか、新しいmicroSDカードと交換してください。
ファイル番号が一杯です | ファイル番号の上限（999）に達しました。
SDカードがありません | microSDカードが挿入されていません。microSDカードを挿入してください。
マークが一杯です | 1つのファイルに付けられるマークの上限（99）に達しました。
不正なSDカードです | 不正なSDカードです。H3-VRで初期化すると使用できるようになる場合があります。
録音中です | 録音中に電源をOFFにすることはできません。録音を終了してから電源をOFFにしてください。
SD書き込みエラーマーク | microSDカードへの書き込みスピードが不足したため、書き込みエラーが起きました。「動作確認済みmicroSDHC/SDXCカード」を使用することをお勧めします。「動作確認済みmicroSDHC/SDXCカード」は、ZOOM のWEB サイト（www.zoom.co.jp）で確認できます。

■再生画面で表示される警告画面

メッセージ | 説明・対応
不正なファイルです | H3-VRで対応していないファイルです。
録音フォーマットが96kHzです | 録音フォーマットが「96k/16bit」「96k/24bit」で録音されたファイルは、バイノイーラル再生モードで再生できません。
ファイルがありません | 選択されている場所に再生できるファイルがありません。ファイルのある場所を選択するか、新しく録音してください。

■ファイル操作で表示される警告画面

メッセージ | 説明・対応
フォルダが作成できません | microSDカードの同じ階層に作成できるフォルダ、ファイル数の上限（500）に達しました。フォルダかファイルを削除するか、他の場所にフォルダを作成してください。
読み取り専用です | ファイルが保護されているため削除できません。パソコンでファイルの属性を確認してください。
ファイルを選択してください | ファイルを1つ以上選択してください。
同名のフォルダが存在します | 同名のフォルダが存在するため、フォルダを作成できません。別の名前を付けてください。
同名のファイルが存在します | 同名のファイルが存在するため、ファイル名を変更できません。別の名前を付けてください。
フォルダ名（ファイル名）を入力してください | フォルダ名変更およびファイル名変更では、最低1文字以上入力してください。
文字数が一杯です | 入力できる文字数の上限に達しています。

故障かな？と思われる前に

H3-VRの動作がおかしいと感じた場合は、以下の項目を確認してください。

録音／再生のトラブル

■音が出ない／音が小さい

・H3-VRの音量を下げ過ぎていないか確認してください。

・H3-VRに接続したパソコンやiOSデバイスなどの外部機器の音量を確認してください。

■録音した音が聞こえない／録音した音が小さい

・マイクを適切な方向に向けているか確認してください。（→「マイクポジションを設定する」）。

・入力レベルの設定を確認してください（→「入力レベルを調節する」）。

■録音できない

・REC LEDが点灯していることを確認してください（→「各部の名称」）。

　ホーム画面の時間表示で、残りの録音可能時間を確認してください（→「ホーム画面（録音待機画面）」）。

・microSDカードスロットにmicroSDカードが正しくセットされていることを確認してください（→「microSDカードをセットする」）。

・ホールド機能が有効の場合は、キー操作が無効になります。ホールド機能を解除してください（→「誤操作を防止する（HOLD機能）」）。

■録音した音が正しく再生できない

録音時のマイクの向きとマイクポジションの設定が一致していないと、上下前後左右の正しい再生ができません。

・録音時のマイクの向きとマイクポジションの設定を合わせてください（→「マイクポジションを設定する」）。

その他のトラブル

■USBケーブルでパソコンに接続しても認識されない

・接続しているパソコンが対応OSかどうか、ZOOMのWEBサイト（www.zoom.co.jp）で確認してください。

・H3-VRをパソコンに認識させるには、H3-VR側で使用するUSB機能を選択する必要があります（→「カードリーダーとして使用する」、「オーディオインターフェースとして使用する」）。

■電池の持続時間が短い

以下の設定を行うことで、電池持続時間を長くできる場合があります。

・電池設定を実際に使用している電池の種類に設定してください（→「電池の種類を選択する」）。

・ディスプレイのバックライトを消灯してください（→「ディスプレイのバックライトを設定する」）。

・録音ファイルのサンプルレートを下げてください（→「録音フォーマットを設定する」）。

メタデータ一覧

■WAVファイルのBEXTチャンクに埋め込まれるメタデータ

タグ
備考

zTAKE=
ファイル番号

zSCENE=

シーン名

以下のメニューで設定できます。

メニュー>録音設定>録音ファイル名

zTRK1=, zTRK2=, zTRK3=, zTRK4=

各トラック名

FuMa：zTRK1=W　zTRK2=X　zTRK3=Y　zTRK4=Z

AmbiX：zTRK1=W　zTRK2=Y　zTRK3=Z　zTRK4=X

Ambisonics A：zTRK1=FLU　zTRK2=FRD　zTRK3=BLD　zTRK4=BRU

ステレオ：zTRK1=L　zTRK2=R

バイノイーラル：zTRK1=L　zTRK2=R

zNOTE=

iOSデバイスから設定、編集可能

メニュー>録音設定>録音ファイルノート

メニュー>ファインダー>オプション>ノート

■WAVファイルのiXMLチャンクに埋め込まれるメタデータ

iXMLタグ
備考

<SCENE>

メニュー>録音設定>録音ファイル名>自動（日付）

メニュー>録音設定>録音ファイル名>ユーザー定義名

メニュー>ファインダー>オプション>ファイル名変更

<TAKE>

メニュー>ファインダー>オプション>ファイル名変更

<FILE_UID>

<NOTE>

（iOSデバイスから設定、編集可能）

メニュー>録音設定>録音ファイルノート

メニュー>ファインダー>オプション>ノート

<SPEED><FILE_SAMPLE_RATE>

メニュー>録音設定>録音フォーマット

<SPEED><AUDIO_BIT_DEPTH>

メニュー>録音設定>録音フォーマット

<SPEED><DIGITIZER_SAMPLE_RATE>

メニュー>録音設定>録音フォーマット

<SPEED><TIMESTAMP_SAMPLES_SINCE_MIDNIGHT_HI>

<SPEED><TIMESTAMP_SAMPLES_SINCE_MIDNIGHT_LO>

<SPEED><TIMESTAMP_SAMPLE_RATE>

メニュー>録音設定>録音フォーマット

<HISTORY><ORIGINAL_FILENAME>

<FILE_SET><TOTAL_FILES>

<FILE_SET><FAMILY_UID>

<FILE_SET><FILE_SET_INDEX>

<TRACK_LIST><TRACK_COUNT>

<TRACK_LIST><TRACK><CHANNEL_INDEX>

<TRACK_LIST><TRACK><INTERLEAVE_INDEX>

<TRACK_LIST><TRACK><NAME>

仕様

【記録メディア】

microSD/microSDHC/microSDXC規格対応カード（Class 4以上）

【記録フォーマット】

Ambisonics Aフォーマット、Bフォーマット (FuMa / AmbiX)

　WAV 4chポリ（BWFおよびiXML対応）：

　44.1kHz/16-bit、44.1kHz/24-bit、48kHz/16-bit、48kHz/24-bit、96kHz/16-bit、96kHz/24-bit

ステレオ

　WAVステレオ（BWFおよびiXML対応）：

　44.1kHz/16-bit、44.1kHz/24-bit、48kHz/16-bit、48kHz/24-bit、96kHz/16-bit、96kHz/24-bit

バイノーラル

　WAVステレオ（BWFおよびiXML対応）：

　44.1kHz/16-bit、44.1kHz/24-bit、48kHz/16-bit、48kHz/24-bit

【表示】

1.25" モノクロLCD（96×64）

【位置センサー】

6軸（3軸ジャイロ、3軸加速度）

【内蔵Ambisonicマイク】

マッチング済単一指向性コンデンサマイク×4

最大入力音圧：120dB SPL

マイクゲイン：+18 ～ +48dB

【LINE OUT】

コネクタ：3.5mmステレオミニ

最大出力レベル：-10dBu（1kHz, 10kΩ負荷）

【PHONE OUT】

コネクタ：3.5mmステレオミニ

最大出力レベル：20mW+20mW（32Ω負荷時）

【USB】

コネクタ：microUSB

マスストレージクラス動作

　USB2.0 High Speed

オーディオインターフェース動作

　2in 2out (入力：ステレオ/バイノーラル)、USB2.0 Full Speed

　44.1kHz/16-bit、48kHz/16-bit

　4in 2out (入力：Ambisonic A, FuMa, AmbiX)、USB2.0 High Speed

　44.1kHz/24-bit、48kHz/24-bit

【電源】

単三電池×2（アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池、リチウム乾電池）

ACアダプター（ZOOM AD-17）：DC 5V/1A　※USBバスパワー対応

【連続録音中の電池持続時間の目安】

48kHz/24-bit、録音モード：FuMa

　アルカリ乾電池：約11.5時間

　ニッケル水素蓄電池（1900mAh）：約11.5時間

　リチウム乾電池：約24時間

※上記の値はあくまで目安です。

※電池持続時間は当社試験法によるものです。使用条件により大きく変わります。

【外形寸法】

76mm（W）×78mm（D）×123mm（H）

【質量（本体のみ）】

120g

株式会社ズーム

〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台4-4-3

http://www.zoom.co.jp

Z2I-3429-01